INSERT INTO `cmc_oa`.`sys_dict_data` (`dict_code`, `dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `css_class`, `list_class`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (100, 5, '监理工程师', '5', 'sys_user_certificates', NULL, 'default', 'N', '0', 'admin', '2025-02-27 09:13:35', '', NULL, NULL);
INSERT INTO `cmc_oa`.`sys_dict_data` (`dict_code`, `dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `css_class`, `list_class`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (101, 6, '建造师', '6', 'sys_user_certificates', NULL, 'default', 'N', '0', 'admin', '2025-02-27 09:14:01', '', NULL, NULL);
INSERT INTO `cmc_oa`.`sys_dict_data` (`dict_code`, `dict_sort`, `dict_label`, `dict_value`, `dict_type`, `css_class`, `list_class`, `is_default`, `status`, `create_by`, `create_time`, `update_by`, `update_time`, `remark`) VALUES (102, 7, '计算机技术与软件专业技术资格', '7', 'sys_user_certificates', NULL, 'default', 'N', '0', 'admin', '2025-02-27 09:14:24', '', NULL, NULL);
